##base _highprecisionbase
##bias 30
##public
HpSetup(a)(D0)
HpResize(a)(D0)
HpMakeVar()()
HpUnMakeVar(a)(D0)
HpMakeStr()()
Fp2hp(a,b)(A0,D0)
Hp2fp(a)(D0)
Int2hp(a,b)(A0,D0)
Hp2int(a)(D0)
Str2hp(a,b)(A0,D0)
Hp2str(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpAdd(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpSub(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpMul(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpDiv(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpPower(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpSqrt(a,b)(A0,D0)
HpRec(a,b)(A0,D0)
HpCopy(a,b)(A0,D0)
HpClear(a)(D0)
HpCmp(a,b,c)(A0,D1,D0)
HpEq(a,b)(A0,D0)
HpSign(a)(D0)
HpAbs(a,b)(A0,D0)
HpChs(a,b)(A0,D0)
HpHalf(a,b)(A0,D0)
HpDouble(a,b)(A0,D0)
HpInt(a,b)(A0,D0)
HpFrc(a,b)(A0,D0)
##end
